 -1.139650827E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.740900E+00  dx in pixels
 -1.130840E+01  dy in pixels
      1.014723  scalx
      1.022712  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
