 -1.066488471E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.063931E+00  dx in pixels
 -1.822777E+01  dy in pixels
      1.013209  scalx
      1.022602  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
