 -1.177312271E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.025400E+00  dx in pixels
 -1.051060E+01  dy in pixels
      1.015448  scalx
      1.021721  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
