 -1.154737054E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.069300E+00  dx in pixels
 -1.346430E+01  dy in pixels
      1.014495  scalx
      1.022029  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
