 -1.196269470E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.339900E+00  dx in pixels
 -1.077970E+01  dy in pixels
      1.014768  scalx
      1.022576  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
