 -1.137890070E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.625620E-02  dx in pixels
  2.926618E-01  dy in pixels
      1.021712  scale x
      1.026472  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
