 -1.179517202E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.113100E+00  dx in pixels
 -1.057630E+01  dy in pixels
      1.014192  scalx
      1.022291  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
