 -1.029554452E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.426252E+00  dx in pixels
 -2.098276E+01  dy in pixels
      1.014277  scalx
      1.021322  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
