 -1.180247252E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.138500E+00  dx in pixels
 -1.258740E+01  dy in pixels
      1.016317  scalx
      1.020536  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
