 -1.055557364E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.684491E+00  dx in pixels
 -1.875566E+01  dy in pixels
      1.014642  scalx
      1.021111  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
