 -1.180080564E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.507700E+00  dx in pixels
 -1.062660E+01  dy in pixels
      1.016614  scalx
      1.020735  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
