 -1.038039557E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.521145E+00  dx in pixels
 -2.086631E+01  dy in pixels
      1.015115  scalx
      1.020394  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
