 -1.046318002E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.802170E+00  dx in pixels
 -1.878406E+01  dy in pixels
      1.014833  scalx
      1.020660  scaly
        12.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
