 -1.191902202E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.235400E+00  dx in pixels
 -1.006110E+01  dy in pixels
      1.017050  scalx
      1.019601  scaly
        12.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
