 -1.080185220E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.591435E+00  dx in pixels
 -2.117500E+01  dy in pixels
      1.012028  scalx
      1.024077  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
