 -1.240078120E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.873600E+00  dx in pixels
 -1.182720E+01  dy in pixels
      1.014025  scalx
      1.023431  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
