 -1.072248735E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.978030E+00  dx in pixels
 -1.897979E+01  dy in pixels
      1.015766  scalx
      1.019921  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
