 -1.082892141E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.469405E+00  dx in pixels
 -2.090337E+01  dy in pixels
      1.013208  scalx
      1.023618  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
