 -1.247196541E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.186000E+00  dx in pixels
 -1.089620E+01  dy in pixels
      1.015178  scalx
      1.022657  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
