 -1.265960447E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.834300E+00  dx in pixels
 -9.372500E+00  dy in pixels
      1.014216  scalx
      1.023165  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
