 -1.203224057E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.196057E-02  dx in pixels
 -6.823590E-02  dy in pixels
      1.020866  scale x
      1.026850  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
