 -8.291088230E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.532666E+00  dx in pixels
 -2.309041E+01  dy in pixels
      1.011623  scalx
      1.023797  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
