 -1.028884723E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.783200E+00  dx in pixels
 -1.283790E+01  dy in pixels
      1.013381  scalx
      1.022604  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
