 -8.155416556E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.718309E+00  dx in pixels
 -1.973125E+01  dy in pixels
      1.019622  scalx
      1.017315  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
