 -9.809405556E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.415200E+00  dx in pixels
 -1.117670E+01  dy in pixels
      1.021490  scalx
      1.016171  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
