 -8.623520220E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.192554E+00  dx in pixels
 -2.140330E+01  dy in pixels
      1.017320  scalx
      1.019377  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
