 -1.010311822E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.566100E+00  dx in pixels
 -1.301800E+01  dy in pixels
      1.019148  scalx
      1.018039  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
