 -8.305181171E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.054542E+00  dx in pixels
 -1.943666E+01  dy in pixels
      1.017234  scalx
      1.016860  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
