 -9.759070171E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.485600E+00  dx in pixels
 -1.063150E+01  dy in pixels
      1.019489  scalx
      1.015791  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
