 -1.038178865E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.488700E+00  dx in pixels
 -1.291970E+01  dy in pixels
      1.017122  scalx
      1.019379  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
