 -1.016226896E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.108100E+00  dx in pixels
 -1.024210E+01  dy in pixels
      1.018119  scalx
      1.019053  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
