 -8.555172400E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.942689E+00  dx in pixels
 -2.036868E+01  dy in pixels
      1.020439  scalx
      1.016142  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
