 -1.024543040E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.967400E+00  dx in pixels
 -1.118270E+01  dy in pixels
      1.022144  scalx
      1.015080  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
