 -1.060007098E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.507600E+00  dx in pixels
 -1.261290E+01  dy in pixels
      1.018379  scalx
      1.018506  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
