 -1.024337468E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.931188E+00  dx in pixels
  7.872269E+00  dy in pixels
      1.025604  scale x
      1.022611  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
