 -1.080598517E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.826000E+00  dx in pixels
 -1.205600E+01  dy in pixels
      1.013851  scalx
      1.023213  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
