 -1.037833487E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.411544E+01  dx in pixels
  9.846498E+00  dy in pixels
      1.020932  scale x
      1.027171  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
