 -1.081657298E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.373619E+01  dx in pixels
  1.046496E+01  dy in pixels
      1.021336  scale x
      1.026812  scale y
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
