 -1.139041042E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.450300E+00  dx in pixels
 -1.110140E+01  dy in pixels
      1.014112  scalx
      1.023037  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
