 -9.730121990E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.014338E+01  dx in pixels
 -2.062622E+01  dy in pixels
      1.016260  scalx
      1.020104  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
