 -1.156431599E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.163000E-01  dx in pixels
 -1.031520E+01  dy in pixels
      1.018012  scalx
      1.019123  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
