 -1.143919164E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.551800E+00  dx in pixels
 -1.312440E+01  dy in pixels
      1.014416  scalx
      1.021801  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
