 -1.129927490E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.976400E+00  dx in pixels
 -1.284090E+01  dy in pixels
      1.019106  scalx
      1.018361  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
