 -1.166014601E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.744700E+00  dx in pixels
 -1.255360E+01  dy in pixels
      1.016462  scalx
      1.020307  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
