 -1.038848515E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.738600E+00  dx in pixels
 -1.111040E+01  dy in pixels
      1.016182  scalx
      1.020193  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
