 -1.092391562E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.579221E+00  dx in pixels
 -2.071966E+01  dy in pixels
      1.012609  scalx
      1.024338  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
