 -1.227455762E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.534900E+00  dx in pixels
 -1.196320E+01  dy in pixels
      1.014031  scalx
      1.023450  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
