 -1.007045203E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.399686E-01  dx in pixels
 -1.986522E+01  dy in pixels
      1.015074  scalx
      1.021601  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
