 -9.762808480E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.812860E+00  dx in pixels
 -2.071911E+01  dy in pixels
      1.017158  scalx
      1.019437  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
