 -1.136736648E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.279800E+00  dx in pixels
 -1.300520E+01  dy in pixels
      1.018991  scalx
      1.018178  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
